\W\begin{center}
\W\begin{table}[!ht]
\W\xlink{at143a.txt}{\rawdatadir/at143a.txt}~Knystautas (1982)~\cite{r_knys82}
\W\label{at143a}
\W\end{table}
\W\end{center}
\T\begin{longtable}{ccc}
\T\caption{at143a~\protect\cite[Knystautas (1982)]{r_knys82}\label{at143a}}\\
\T\input{\datadir/at143a.txt}
\T\end{longtable}

\begin{center}
\begin{tabular}{rlrl}
Category: & critical tube & Fuel: & C2H6 \\
Sub-Category: &  & Oxidizer: & O2 \\
Initial Pressure: & 101.3 kPa & Diluent: & N2 \\
Initial Temperature: & 293 K & Equivalence Ratio: & 1 \\
\end{tabular}
\end{center}

\W\begin{center}
\W\begin{table}[!ht]
\W\xlink{at137h.txt}{\rawdatadir/at137h.txt}~Matsui (1979)~\cite{h_mats79}
\W\label{at137h}
\W\end{table}
\W\end{center}
\T\begin{longtable}{ccc}
\T\caption{at137h~\protect\cite[Matsui (1979)]{h_mats79}\label{at137h}}\\
\T\input{\datadir/at137h.txt}
\T\end{longtable}

\begin{center}
\begin{tabular}{rlrl}
Category: & critical tube & Fuel: & C2H6 \\
Sub-Category: &  & Oxidizer: & O2 \\
Initial Pressure: & 30-203 kPa & Diluent: &  \\
Initial Temperature: & 293 K & Equivalence Ratio: & 1 \\
\end{tabular}
\end{center}

\W\begin{center}
\W\begin{table}[!ht]
\W\xlink{at137i.txt}{\rawdatadir/at137i.txt}~Matsui (1979)~\cite{h_mats79}
\W\label{at137i}
\W\end{table}
\W\end{center}
\T\begin{longtable}{ccc}
\T\caption{at137i~\protect\cite[Matsui (1979)]{h_mats79}\label{at137i}}\\
\T\input{\datadir/at137i.txt}
\T\end{longtable}

\begin{center}
\begin{tabular}{rlrl}
Category: & critical tube & Fuel: & C3H8 \\
Sub-Category: &  & Oxidizer: & O2 \\
Initial Pressure: & 23-96 kPa & Diluent: &  \\
Initial Temperature: & 293 K & Equivalence Ratio: & 1 \\
\end{tabular}
\end{center}

\W\begin{center}
\W\begin{table}[!ht]
\W\xlink{at137j.txt}{\rawdatadir/at137j.txt}~Matsui (1979)~\cite{h_mats79}
\W\label{at137j}
\W\end{table}
\W\end{center}
\T\begin{longtable}{ccc}
\T\caption{at137j~\protect\cite[Matsui (1979)]{h_mats79}\label{at137j}}\\
\T\input{\datadir/at137j.txt}
\T\end{longtable}

\begin{center}
\begin{tabular}{rlrl}
Category: & critical tube & Fuel: & C3H6 \\
Sub-Category: &  & Oxidizer: & O2 \\
Initial Pressure: & 20-132 kPa & Diluent: &  \\
Initial Temperature: & 293 K & Equivalence Ratio: & 1 \\
\end{tabular}
\end{center}

\W\begin{center}
\W\begin{table}[!ht]
\W\xlink{at66d.txt}{\rawdatadir/at66d.txt}~Matsui (1979)~\cite{h_mats79}
\W\label{at66d}
\W\end{table}
\W\end{center}
\T\begin{longtable}{ccc}
\T\caption{at66d~\protect\cite[Matsui (1979)]{h_mats79}\label{at66d}}\\
\T\input{\datadir/at66d.txt}
\T\end{longtable}

\begin{center}
\begin{tabular}{rlrl}
Category: & critical tube & Fuel: & C2H6 \\
Sub-Category: &  & Oxidizer: & O2 \\
Initial Pressure: & 101.3 kPa & Diluent: & N2 \\
Initial Temperature: & 293 K & Equivalence Ratio: & 1.4 \\
\end{tabular}
\end{center}

\W\begin{center}
\W\begin{table}[!ht]
\W\xlink{at66e.txt}{\rawdatadir/at66e.txt}~Matsui (1979)~\cite{h_mats79}
\W\label{at66e}
\W\end{table}
\W\end{center}
\T\begin{longtable}{ccc}
\T\caption{at66e~\protect\cite[Matsui (1979)]{h_mats79}\label{at66e}}\\
\T\input{\datadir/at66e.txt}
\T\end{longtable}

\begin{center}
\begin{tabular}{rlrl}
Category: & critical tube & Fuel: & C3H8 \\
Sub-Category: &  & Oxidizer: & O2 \\
Initial Pressure: & 101.3 kPa & Diluent: & N2 \\
Initial Temperature: & 293 K & Equivalence Ratio: & 1.43 \\
\end{tabular}
\end{center}

\W\begin{center}
\W\begin{table}[!ht]
\W\xlink{at66f.txt}{\rawdatadir/at66f.txt}~Matsui (1979)~\cite{h_mats79}
\W\label{at66f}
\W\end{table}
\W\end{center}
\T\begin{longtable}{ccc}
\T\caption{at66f~\protect\cite[Matsui (1979)]{h_mats79}\label{at66f}}\\
\T\input{\datadir/at66f.txt}
\T\end{longtable}

\begin{center}
\begin{tabular}{rlrl}
Category: & critical tube & Fuel: & C3H6 \\
Sub-Category: &  & Oxidizer: & O2 \\
Initial Pressure: & 101.3 kPa & Diluent: & N2 \\
Initial Temperature: & 293 K & Equivalence Ratio: & 1.5 \\
\end{tabular}
\end{center}

\W\begin{center}
\W\begin{table}[!ht]
\W\xlink{mk22e.txt}{\rawdatadir/mk22e.txt}~Moen (1984)~\cite{i_moen84}
\W\label{mk22e}
\W\end{table}
\W\end{center}
\T\begin{longtable}{cc}
\T\caption{mk22e~\protect\cite[Moen (1984)]{i_moen84}\label{mk22e}}\\
\T\input{\datadir/mk22e.txt}
\T\end{longtable}

\begin{center}
\begin{tabular}{rlrl}
Category: & critical tube & Fuel: & C2H6 \\
Sub-Category: &  & Oxidizer: & Air \\
Initial Pressure: & 101.3 kPa & Diluent: &  \\
Initial Temperature: & 293 K & Equivalence Ratio: & 1.05, 1.25 \\
\end{tabular}
\end{center}

