\W\begin{center}
\W\begin{table}[!ht]
\W\xlink{mk2.txt}{\rawdatadir/mk2.txt}~Bull (1982)~\cite{d_bull82b}
\W\label{mk2}
\W\end{table}
\W\end{center}
\T\begin{longtable}{cc}
\T\caption{mk2~\protect\cite[Bull (1982)]{d_bull82b}\label{mk2}}\\
\T\input{\datadir/mk2.txt}
\T\end{longtable}

\begin{center}
\begin{tabular}{rlrl}
Category: & cell size & Fuel: & H2 \\
Sub-Category: & length & Oxidizer: & Air \\
Initial Pressure: & 8.1 - 101.3 kPa & Diluent: &  \\
Initial Temperature: & 293 K & Equivalence Ratio: & 1 \\
\end{tabular}
\end{center}

\W\begin{center}
\W\begin{table}[!ht]
\W\xlink{at189.txt}{\rawdatadir/at189.txt}~Lefebvre (1993)~\cite{m_lefe93}
\W\label{at189}
\W\end{table}
\W\end{center}
\T\begin{longtable}{cc}
\T\caption{at189~\protect\cite[Lefebvre (1993)]{m_lefe93}\label{at189}}\\
\T\input{\datadir/at189.txt}
\T\end{longtable}

\begin{center}
\begin{tabular}{rlrl}
Category: & cell size & Fuel: & H2 \\
Sub-Category: & length & Oxidizer: & O2 \\
Initial Pressure: & 26.7 kPa & Diluent: & Ar+CF3H \\
Initial Temperature: & 293 K & Equivalence Ratio: & 1 \\
\end{tabular}
\end{center}

\W\begin{center}
\W\begin{table}[!ht]
\W\xlink{at70a.txt}{\rawdatadir/at70a.txt}~Nzeyimana (1991)~\cite{e_nzey91}
\W\label{at70a}
\W\end{table}
\W\end{center}
\T\begin{longtable}{cc}
\T\caption{at70a~\protect\cite[Nzeyimana (1991)]{e_nzey91}\label{at70a}}\\
\T\input{\datadir/at70a.txt}
\T\end{longtable}

\begin{center}
\begin{tabular}{rlrl}
Category: & cell size & Fuel: & H2 \\
Sub-Category: & length & Oxidizer: & O2 \\
Initial Pressure: & 26.7 kPa & Diluent: & Ar+CF4 \\
Initial Temperature: & 293 K & Equivalence Ratio: & 0.8 \\
\end{tabular}
\end{center}

\W\begin{center}
\W\begin{table}[!ht]
\W\xlink{at70b.txt}{\rawdatadir/at70b.txt}~Nzeyimana (1991)~\cite{e_nzey91}
\W\label{at70b}
\W\end{table}
\W\end{center}
\T\begin{longtable}{cc}
\T\caption{at70b~\protect\cite[Nzeyimana (1991)]{e_nzey91}\label{at70b}}\\
\T\input{\datadir/at70b.txt}
\T\end{longtable}

\begin{center}
\begin{tabular}{rlrl}
Category: & cell size & Fuel: & H2 \\
Sub-Category: & length & Oxidizer: & O2 \\
Initial Pressure: & 26.7 kPa & Diluent: & Ar+CF4 \\
Initial Temperature: & 293 K & Equivalence Ratio: & 1 \\
\end{tabular}
\end{center}

\W\begin{center}
\W\begin{table}[!ht]
\W\xlink{at70c.txt}{\rawdatadir/at70c.txt}~Nzeyimana (1991)~\cite{e_nzey91}
\W\label{at70c}
\W\end{table}
\W\end{center}
\T\begin{longtable}{cc}
\T\caption{at70c~\protect\cite[Nzeyimana (1991)]{e_nzey91}\label{at70c}}\\
\T\input{\datadir/at70c.txt}
\T\end{longtable}

\begin{center}
\begin{tabular}{rlrl}
Category: & cell size & Fuel: & H2 \\
Sub-Category: & length & Oxidizer: & O2 \\
Initial Pressure: & 26.7 kPa & Diluent: & Ar+CF4 \\
Initial Temperature: & 293 K & Equivalence Ratio: & 1.2 \\
\end{tabular}
\end{center}

